Repubblica.it: il Tar blocca l’appalto per nuovi infermieri all’Umberto I

Sospeso l’appalto per l’acquisizione di nuovi infermieri e ausiliari al Policlinico Umberto I perché allontanerebbe, per il personale attualmente in graduatoria, i tempi per l’assunzione. Lo ha deciso il Tar del Lazio accogliendo le richieste di 150 infermieri e sospendendo così la delibera del direttore generale dell’ospedale. Lo riporta repubblica.it.

LEGGI l’articolo di repubblica.it

The post Repubblica.it: il Tar blocca l’appalto per nuovi infermieri all’Umberto I appeared first on Trieste-Salario.