Slot per 8 ore al giorno. Il Tar conferma l’ordinanza della sindaca Raggi

Non ci saranno sospensioni all’ordinanza con la quale, la sindaca Virginia Raggi, lo scorso 26 giugno, ha disposto l’utilizzo delle slot solo per 8 ore al giorno. Lo ha, nei fatti, stabilito il Tar del Lazio respingendo la richiesta della società Operbingo Italia di sospendere il provvedimento. Il prossimo primo agosto l’udienza per la discussione del ricorso in camera di consiglio davanti al tribunale in composizione collegiale. Su Twitter, la prima cittadina ha commentando scrivendo “prima vittoria contro l’azzardopatia”.

The post Slot per 8 ore al giorno. Il Tar conferma l’ordinanza della sindaca Raggi appeared first on Trieste-Salario.