Colleferro, no ai rifiuti di Roma. Pronto il ricorso al Tar dei residenti

Il Comitato residenti Colleferro presenterà ricorso al Tar Lazio contro la Determinazione regionale che ha individuato la discarica di colle Fagiolara come sito per lo smaltimento degli scarti derivati dal trattamento dei rifiuti urbani di Roma e provincia. E’ quanto si legge in una nota.
Qui, secondo quanto stabilito dalla Regione, andranno a finire circa 600 mila metri cubi di rifiuti dal prossimo novembre. Finora la discarica era rimasta chiusa ai conferimenti per la presenza dei tralicci dell’alta tensione elettrica che, essendo posti ad un altezza troppo vicina ai cumuli di rifiuti, ne impedivano ulteriori abbancamenti.

The post Colleferro, no ai rifiuti di Roma. Pronto il ricorso al Tar dei residenti appeared first on Trieste-Salario.