Lavori sulla linea tranviaria, chiude ponte Garibaldi

A seguito dei lavori di manutenzione programmata della sede tranviaria della linea 8, che interessa la zona di Trastevere, a partire dalla mattinata di lunedì 15 gennaio, è stato chiuso al transito veicolare ponte Garibaldi, in direzione piazza Giuseppe Gioachino Belli, oltre alle programmate chiusure delle sedi tranviarie di via Arenula – largo Arenula – piazza Belli.

Il ponte resterà chiuso fino alle ore 24 del 20 gennaio. Per consentire la prosecuzione dei lavori, ulteriori chiusure potrebbero rendersi necessarie a partire dalla prossima settimana.

L'articolo Lavori sulla linea tranviaria, chiude ponte Garibaldi proviene da Metropoli.